RETURN:   Quando premete questo tasto, i caratteri della riga corrente vengono
inviati al DOS per essere eseguiti. Premendo RETURN, viene indicato al DOS che
si vuole eseguire il comando della riga corrente.

Su alcune tastiere il tasto RETURN Š raffigurato come segue:  ÄÄÙ
